-- Active: xiaoding_test@@192.168.110.85@3306@xiaoding_test


/* 查询技师区域设置信息 */
SELECT 
    area_code /* 区域编码 */,
    area_name /* 区域名称 */,
    quota /* 区域名额 */,
    five_star_condition /* 技师五星条件 */,
    order_reward_percentage /* 接单奖百分比 */,
    platform_reward_amount /* 平台奖励金额 */,
    platform_refund_percentage /* 平台奖励返还百分比 */,
    profit_sharing_percentage /* 分账设置百分比 */,
    violation_count /* 违规次数 */,
    min_add_time_rate /* 最低加钟率 */,
    min_repurchase_rate /* 最低复购率 */,
    max_complaint_count /* 最大投诉次数 */,
    max_refund_rate /* 最大退单率 */,
    order_reject_count /* 拒绝接单次数 */,
    punctuality_rate /* 到达准时率 */,
    customer_wait_time /* 等待用户时长 */
FROM technician_area_settings tas /* 技师区域设置表 */
WHERE tas.is_deleted = 0;